X-Git-Url: https://git.mdrn.pl/librarian.git/blobdiff_plain/bc701e0442638cef5857b5776e30bf7362bbd580..93943beb107fb483855f5c26fef660df294546a3:/src/librarian/pdf/wl.cls

diff --git a/src/librarian/pdf/wl.cls b/src/librarian/pdf/wl.cls
index ef12bff..1f685ea 100644
--- a/src/librarian/pdf/wl.cls
+++ b/src/librarian/pdf/wl.cls
@@ -178,7 +178,7 @@ SmallCapsFeatures = {Letters={SmallCaps,UppercaseSmallCaps}},
 Numbers=OldStyle,
 Scale=0.85,
 LetterSpace=-1.0
-] {Open Sans}
+] {OpenSans-VariableFont_wdth,wght.ttf}
 
 \ifenablewlfont
 \setmainfont [
