X-Git-Url: https://git.mdrn.pl/librarian.git/blobdiff_plain/b7ab4f2e27b8fd7fb89f550ed60e6af39d350712..7502026d7d76b97e347ed54b40d2426f0ee1ec69:/src/librarian/pdf/wl.cls?ds=sidebyside

diff --git a/src/librarian/pdf/wl.cls b/src/librarian/pdf/wl.cls
index ef12bff..f110816 100644
--- a/src/librarian/pdf/wl.cls
+++ b/src/librarian/pdf/wl.cls
@@ -178,7 +178,7 @@ SmallCapsFeatures = {Letters={SmallCaps,UppercaseSmallCaps}},
 Numbers=OldStyle,
 Scale=0.85,
 LetterSpace=-1.0
-] {Open Sans}
+] {OpenSans-VariableFont_wdth,wght.ttf}
 
 \ifenablewlfont
 \setmainfont [
@@ -837,6 +837,9 @@ Letters={Uppercase}
 \newcommand{\osoba}[1]{%
 {\scshape \MakeLowercase{#1}}%
 }
+\newcommand{\br}[1]{%
+\\
+}
 
 
 \newcommand{\wllist}[1]{%
