X-Git-Url: https://git.mdrn.pl/librarian.git/blobdiff_plain/8b8a4f83d39cbed2a0c88f734a562117980dd080..0560b4a83f947a4d08f087d85759f05516f6e580:/librarian/formats/pdf/res/wl.cls?ds=sidebyside

diff --git a/librarian/formats/pdf/res/wl.cls b/librarian/formats/pdf/res/wl.cls
index fb2796a..d871e51 100755
--- a/librarian/formats/pdf/res/wl.cls
+++ b/librarian/formats/pdf/res/wl.cls
@@ -429,3 +429,18 @@ Letters={Uppercase}
 #1%
 \pagebreak%
 }
+
+\newcommand{\titlefield}[1]{%
+\noindent%
+\begin{minipage}[t]{.7\textwidth}%
+\vspace{0pt}%
+#1%
+\end{minipage}%
+}
+
+\newcommand{\toplogo}[3]{%
+\begin{minipage}[t]{.3\textwidth}%
+\raggedleft%
+\vspace{0pt}{\includegraphics[height=#2,width=#3]{#1}}%
+\end{minipage}%
+}
\ No newline at end of file
