X-Git-Url: https://git.mdrn.pl/librarian.git/blobdiff_plain/0c0cedf9c06fb93e1ba187efcf48d81c028f37a4..3b978e07d8be0a912d167170a8bb13a78135775e:/librarian/res/styles/edumed/pdf/edumed.sty?ds=inline

diff --git a/librarian/res/styles/edumed/pdf/edumed.sty b/librarian/res/styles/edumed/pdf/edumed.sty
old mode 100755
new mode 100644
